; led.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "led"
DESCRIPTION  'led Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
	; Explicit exports can go here
	DllGetClassObject @1 PRIVATE
	DllCanUnloadNow @2 PRIVATE
